\begin{frame}{Testfälle}

    \begin{orangeblock}{Unit-Tests}
        \begin{minipage}{1.7cm}
            \centering
            \fontsize{23pt}{0pt} 
            \selectfont 
            \textcolor{orange}
            \faGears
        \end{minipage}
        \hspace{-.5cm}
        \begin{minipage}{.9\textwidth}
            \begin{itemize}
                \item Grundlage für alle weiteren Testfälle
                \item Nur für selbst geschriebene Klassen erstellt
                \begin{itemize}
                    \item[\textbf{Vorher:}] 38 Testfälle in 610 Codezeilen für 1780 Quellcodezeilen
                    \item[\textbf{Nachher:}] 48 Testfälle in 1035 Codezeilen für 2081 Quellcodezeilen
                \end{itemize}
            \end{itemize}
        \end{minipage}
    \end{orangeblock}
    
    \begin{greenblock}{Frontend-Testfälle aus dem Pflichtenheft}
        \begin{minipage}{1.7cm}
            \centering
            \fontsize{23pt}{0pt} 
            \selectfont 
            \textcolor{kit-green}
            \faDesktop
        \end{minipage}
        \hspace{-.5cm}
        \begin{minipage}{.9\textwidth}
            \begin{itemize}
                    \item Manuell ausgeführt
                    \item Nicht zu 100\% erfüllt
                    \item Link für das Zurücksetzen des Passworts bleibt nach Benutzung gültig (technisch bedingt)
            \end{itemize}
        \end{minipage}
    \end{greenblock}
    
    \begin{blueblock}{Synchronisations-Testfälle aus dem Pflichtenheft}
        \begin{minipage}{1.7cm}
            \centering
            \fontsize{23pt}{0pt} 
            \selectfont 
            \textcolor{kit-blue}
            \faRefresh
        \end{minipage}
        \hspace{-.5cm}
        \begin{minipage}{.7\textwidth}
            \begin{itemize}
                \item Manuell (Podcatcher und Frontend) und automatisiert (Unit-Tests)
                \item Ohne Einschränkungen erfüllt
            \end{itemize}
        \end{minipage}
    \end{blueblock}

\end{frame}